From 7e018e496706667c3c0d9cc074d479b3fc445bd9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stephen Hemminger <stephen.hemminger@vyatta.com>
Date: Fri, 5 Mar 2010 15:30:03 -0800
Subject: Get rid of vyatta-vtysh

For SELinux policy, changing vyatta-quagga to use standard path values.
This means not having to change policies.
---
 interface-templates/ip/ospf/retransmit-interval/node.def | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'interface-templates/ip/ospf/retransmit-interval/node.def')

diff --git a/interface-templates/ip/ospf/retransmit-interval/node.def b/interface-templates/ip/ospf/retransmit-interval/node.def
index 41dbe810..d0ccfab5 100644
--- a/interface-templates/ip/ospf/retransmit-interval/node.def
+++ b/interface-templates/ip/ospf/retransmit-interval/node.def
@@ -2,9 +2,9 @@ type: u32
 help: Set interval between retransmitting lost link state advertisements
 default: 5
 syntax:expression: $VAR(@) >= 3 && $VAR(@) <= 65535; "Must be between 3-65535"
-update: vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
+update: vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
 	-c "ip ospf retransmit-interval $VAR(@)"
-delete: vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
+delete: vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
 	-c "no ip ospf retransmit-interval"
 comp_help: possible completions:
  <3-65535>          Seconds (default 5)
-- 
cgit v1.2.3

