From af22a9fa03a4b23c085979561b4376b2b22850e6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stephen Hemminger <stephen.hemminger@vyatta.com>
Date: Wed, 21 Jul 2010 17:31:19 -0700
Subject: Move input interface over to Qos package

The input interface needs to be in QoS package since the delete
action needs to refer to scripts in QoS package.
---
 templates/interfaces/input/node.def | 11 -----------
 1 file changed, 11 deletions(-)
 delete mode 100644 templates/interfaces/input/node.def

(limited to 'templates/interfaces/input/node.def')

diff --git a/templates/interfaces/input/node.def b/templates/interfaces/input/node.def
deleted file mode 100644
index 06b00c97..00000000
--- a/templates/interfaces/input/node.def
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-tag:
-priority: 310 # before real devices that redirect
-type: txt
-help: Input functional block (IFB) interface name
-val_help: <ifbN>; Input functional block interface name
-
-syntax:expression: pattern $VAR(@) "^ifb[0-9]+$" ; "name must be (ifb0-ifb999)"
-
-begin: [ -d /sys/module/ifb ] || sudo modprobe ifb numifbs=0
-create:	ip link add $VAR(@) type ifb && ip link set $VAR(@) up
-delete: ip link delete dev $VAR(@)
-- 
cgit v1.2.3

