From fb1bf8a2eefbdb467a948688ab388628455ef480 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stephen Hemminger <stephen.hemminger@vyatta.com>
Date: Fri, 19 Nov 2010 12:40:55 -0800
Subject: Cleanup tunnel slave device on last delete

Need to leave gre0 around for case of multiple tunnels
---
 templates/interfaces/tunnel/node.def | 8 +++-----
 1 file changed, 3 insertions(+), 5 deletions(-)

(limited to 'templates/interfaces/tunnel/node.def')

diff --git a/templates/interfaces/tunnel/node.def b/templates/interfaces/tunnel/node.def
index 912e4c13..f4d53c1a 100644
--- a/templates/interfaces/tunnel/node.def
+++ b/templates/interfaces/tunnel/node.def
@@ -38,11 +38,9 @@ delete: ip link set $VAR(@) down
           ip link delete $VAR(@) 
         else 
           ip tunnel del $VAR(@) mode $VAR(./encapsulation/@)
-	  case "$VAR(./encapsulation/@)" in
-	      ipip) ip link del tunl0 ;;
-	      gre)  ip link del gre0 ;;
-              sit)  ip link del sit0 ;;
-          esac
         fi
+end: if [ ${COMMIT_ACTION} = "DELETE" ]; then
+	/opt/vyatta/sbin/vyatta-tunnel-cleanup
+     fi
 
 
-- 
cgit v1.2.3

