From 358846aef34e08817dbc7d7eefcffb2f075f786b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stephen Hemminger <stephen.hemminger@vyatta.com>
Date: Wed, 18 Feb 2009 12:54:35 -0800
Subject: Rework of protocol startup

Use scripts to do start/stop (instead of disable template).
Integrate reload into new quagga-manager script
---
 templates/protocols/rip/disable/node.def | 12 ------------
 1 file changed, 12 deletions(-)
 delete mode 100644 templates/protocols/rip/disable/node.def

(limited to 'templates/protocols/rip/disable/node.def')

diff --git a/templates/protocols/rip/disable/node.def b/templates/protocols/rip/disable/node.def
deleted file mode 100644
index 4cd56588..00000000
--- a/templates/protocols/rip/disable/node.def
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-type: bool
-help: Disable RIP daemon
-default: false
-update: if [ $VAR(@) == "true" ];
-	then sudo ${vyatta_sbindir}/vyatta-protocol stop ripd
-	else sudo ${vyatta_sbindir}/vyatta-protocol start ripd
-	fi
-possible completions:
-  true     Stop RIP daemon
-  false    Start RIP daemon
-
-allowed: echo "true false"
-- 
cgit v1.2.3

