From 1edcbef6659695508dfecef648fb94e16f445966 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Robert Bays <robert@vyatta.com>
Date: Tue, 15 Mar 2011 12:33:21 -0700
Subject: match console type only once.

---
 templates/system/console/device/node.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'templates/system/console/device/node.def')

diff --git a/templates/system/console/device/node.def b/templates/system/console/device/node.def
index 68ee5724..41fcf3fb 100644
--- a/templates/system/console/device/node.def
+++ b/templates/system/console/device/node.def
@@ -4,6 +4,6 @@ help: Serial console device name
 val_help: <ttyXX>; Serial device name
   <hvc0>; Xen console
 
-syntax:expression: pattern $VAR(@) "^((tty[A-Z])||(hvc))+[0-9]+$" \
+syntax:expression: pattern $VAR(@) "^((tty[A-Z])||(hvc)){1}[0-9]+$" \
 	; "console $VAR(@): not a valid tty name"
 
-- 
cgit v1.2.3

