From e32a26b4f023012a2492af484df8bd0ec51cf43a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stephen Hemminger <stephen.hemminger@vyatta.com>
Date: Thu, 14 Oct 2010 13:33:08 -0700
Subject: Add support for setting up serial console ports

---
 templates/system/console/node.def | 7 +++++++
 1 file changed, 7 insertions(+)
 create mode 100644 templates/system/console/node.def

(limited to 'templates/system/console/node.def')

diff --git a/templates/system/console/node.def b/templates/system/console/node.def
new file mode 100644
index 00000000..9e946c7e
--- /dev/null
+++ b/templates/system/console/node.def
@@ -0,0 +1,7 @@
+tag:
+type: txt
+help: Serial console configuration
+allowed: (cd $dev; echo tty*)
+syntax:expression: pattern $VAR(@) "^tty[A-Z0-9]+$" \
+    	; "console $VAR(@): not a valid tty name"
+end: /opt/vyatta/sbin/vyatta_update_console.pl 
-- 
cgit v1.2.3

