From 611c595e57ae3df51d1aa17767c34c38eb844a98 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stephen Hemminger <stephen.hemminger@vyatta.com>
Date: Tue, 12 May 2009 16:57:06 -0700
Subject: Syntax error in gateway-address template

Missing fi.
---
 templates/system/gateway-address/node.def | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'templates/system/gateway-address/node.def')

diff --git a/templates/system/gateway-address/node.def b/templates/system/gateway-address/node.def
index f41a5212..e5764c0c 100644
--- a/templates/system/gateway-address/node.def
+++ b/templates/system/gateway-address/node.def
@@ -5,7 +5,8 @@ update: oldgw=`/opt/vyatta/sbin/vyatta-cli-expand-var.pl '$(/system/gateway-addr
 	if [ -n "$oldgw" ]; then
             vyatta-vtysh --noerror -c "configure terminal" \
                       -c "no ip route 0.0.0.0/0 $oldgw"
-            vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "ip route 0.0.0.0/0 $VAR(@)"
+        fi
+        vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "ip route 0.0.0.0/0 $VAR(@)"
 delete: if ${vyatta_sbindir}/vyatta-gateway-static_route-check.pl "$VAR(@)"
 	then vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "no ip route 0.0.0.0/0 $VAR(@)"
 	fi
-- 
cgit v1.2.3

