From fca1739f1985c2ba8d6316b1882365f5e26245cd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stig Thormodsrud <stig@vyatta.com>
Date: Mon, 14 Jan 2008 18:30:01 -0800
Subject: When changing a default gateway, we must 1st delete the last default
 gateway before adding the new.

---
 templates/system/gateway-address/node.def | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

(limited to 'templates/system/gateway-address/node.def')

diff --git a/templates/system/gateway-address/node.def b/templates/system/gateway-address/node.def
index ca07284e..4bdb5373 100644
--- a/templates/system/gateway-address/node.def
+++ b/templates/system/gateway-address/node.def
@@ -1,5 +1,8 @@
 type: txt
 help: "Configure default gateway"
 create: "\\${vyatta_sbindir}/vyatta-vtysh.pl -c \"configure terminal\" -c \"ip route 0.0.0.0/0 $(@)\" "
+update: "oldgw=`/opt/vyatta/sbin/vyatta-cli-expand-var.pl '\\$(/system/gateway-address/@)' ` && \
+        \\${vyatta_sbindir}/vyatta-vtysh.pl -noerr -c \"configure terminal\" -c \"no ip route 0.0.0.0/0 \\$oldgw \" && \
+        \\${vyatta_sbindir}/vyatta-vtysh.pl -c \"configure terminal\" -c \"ip route 0.0.0.0/0 $(@)\" "
 delete: "\\${vyatta_sbindir}/vyatta-vtysh.pl -c \"configure terminal\" -c \"no ip route 0.0.0.0/0 $(@)\" "
 
-- 
cgit v1.2.3

