From c5b2e6f32bd19406c4b7f48a674062b585fa76e0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mohit Mehta <mohit.mehta@vyatta.com>
Date: Thu, 10 Apr 2008 06:26:20 +0000
Subject: Fix Bug 3069 Help strings should be standardized -help strings
 standardized in vyatta-cfg-system

---
 templates/system/syslog/global/archive/files/node.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'templates/system/syslog/global/archive/files/node.def')

diff --git a/templates/system/syslog/global/archive/files/node.def b/templates/system/syslog/global/archive/files/node.def
index 86fc3808..59869a51 100644
--- a/templates/system/syslog/global/archive/files/node.def
+++ b/templates/system/syslog/global/archive/files/node.def
@@ -1,3 +1,3 @@
 type: u32
-help: Number of saved files
+help: Set number of saved files
 default: 5
-- 
cgit v1.2.3

