From 9d9813280dca4c6657a5570568bae54360f0afbc Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Southworth <john.southworth@vyatta.com>
Date: Mon, 7 Feb 2011 14:22:21 -0600
Subject: Fix syslog not reloading properly after changing the log level Bugfix
 6781

---
 templates/system/syslog/node.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'templates/system/syslog/node.def')

diff --git a/templates/system/syslog/node.def b/templates/system/syslog/node.def
index bf6ef233..81fb3f6c 100644
--- a/templates/system/syslog/node.def
+++ b/templates/system/syslog/node.def
@@ -1,5 +1,5 @@
 priority: 400
 help: System logging daemon
 end: if /opt/vyatta/sbin/vyatta_update_syslog.pl; then
-          sudo /usr/sbin/invoke-rc.d rsyslog reload
+          sudo /usr/sbin/invoke-rc.d rsyslog restart
      fi
-- 
cgit v1.2.3

