type: bool
help: Disable OSPF daemon
default: false
update: if [ $VAR(@) == "true" ];
	then sudo ${vyatta_sbindir}/vyatta-protocol stop ospfd
	else sudo ${vyatta_sbindir}/vyatta-protocol start ospfd
	fi
possible completions:
  true     Stop OSPF daemon
  false    Start OSPF daemon

allowed: echo "true false"
