type: u32
help: Set delay (msec) from first change received till SPF calculation
default: 200
syntax:expression: $VAR(@) >= 0 && $VAR(@) <= 600000; "must be between 0-600000"
comp_help: possible competions:
 <0-600000>         Set delay in msec (default 200)
