type: bool
help: Disable RIP daemon
default: false
update: if [ $VAR(@) == "true" ];
	then sudo ${vyatta_sbindir}/vyatta-protocol stop ripd
	else sudo ${vyatta_sbindir}/vyatta-protocol start ripd
	fi
possible completions:
  true     Stop RIP daemon
  false    Start RIP daemon

allowed: echo "true false"
