type: bool
help: Disable RIPng daemon
default: false
update: if [ $VAR(@) == "true" ];
	then sudo ${vyatta_sbindir}/vyatta-protocol stop ripngd
	else sudo ${vyatta_sbindir}/vyatta-protocol start ripngd
	fi
possible completions:
  true     Stop RIPng daemon
  false    Start RIPng daemon

allowed: echo "true false"
