From 4c5e7207dd7a12990e9b10e0bb8ca9e61e312e79 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stephen Hemminger <stephen.hemminger@vyatta.com>
Date: Thu, 2 Dec 2010 14:08:52 -0800
Subject: Allow configuring console speed etc

Bug 3849, 2289, 4126
Adds configuration of serial console:
  set system console {
        device ttyS0 {
            speed 19200
	}
        device ttyACM0 {
            speed 57600
            type modem
        }
  }

This covers the cases of deleting serial console, changing speed,
and allowing modem console devices
---
 templates/system/console/node.def | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

(limited to 'templates/system/console/node.def')

diff --git a/templates/system/console/node.def b/templates/system/console/node.def
index 92d2f79b..d42f8cf6 100644
--- a/templates/system/console/node.def
+++ b/templates/system/console/node.def
@@ -1,4 +1,3 @@
 priority: 100
 help: Serial console configuration
-# don't do configuration yet -- still broken
-#end: sudo /opt/vyatta/sbin/vyatta_update_console.pl 
+end: sudo /opt/vyatta/sbin/vyatta_update_console.pl 
-- 
cgit v1.2.3

