From 024371219a9235df5c731913b8dde58affa0789a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: DmitriyEshenko <snooppy@mail.ua>
Date: Mon, 12 Aug 2019 17:03:18 +0000
Subject: [powersave] T1577 Fixing console powersave

---
 templates/system/console/powersave/node.def | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'templates/system/console/powersave/node.def')

diff --git a/templates/system/console/powersave/node.def b/templates/system/console/powersave/node.def
index da014a21..7ad3d1a1 100644
--- a/templates/system/console/powersave/node.def
+++ b/templates/system/console/powersave/node.def
@@ -1,6 +1,6 @@
 help: Enable screen blank powersaving on VGA console
 
 create: sudo sh -c \
-  "/usr/bin/setterm -blank 15 -powersave powerdown -powerdown 60 </dev/console >/dev/console 2>&1"
+  "/usr/bin/setterm -blank 15 -powersave powerdown -powerdown 60 -term linux </dev/console >/dev/console 2>&1"
 delete: sudo sh -c \
-  "/usr/bin/setterm -blank 0 -powersave off -powerdown 0 </dev/console >/dev/console 2>&1"
+  "/usr/bin/setterm -blank 0 -powersave off -powerdown 0 -term linux </dev/console >/dev/console 2>&1"
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.3

