From 54370a613155cd952173a2ccd6b04b06498f4ec2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stephen Hemminger <stephen.hemminger@vyatta.com>
Date: Wed, 1 Apr 2009 08:17:22 -0700
Subject: Help text spelling fix

"Atleast" is not an English word, it should be "At least"
---
 templates/system/syslog/console/node.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'templates/system/syslog/console/node.def')

diff --git a/templates/system/syslog/console/node.def b/templates/system/syslog/console/node.def
index 7252ad79..3f76dcfc 100644
--- a/templates/system/syslog/console/node.def
+++ b/templates/system/syslog/console/node.def
@@ -1,2 +1,2 @@
 help: Set console logging
-commit:expression: $VAR(./facility/@@) != ""; "Atleast one facility must be configured to log messages to $VAR(.)"
+commit:expression: $VAR(./facility/@@) != ""; "At least one facility must be configured to log messages to $VAR(.)"
-- 
cgit v1.2.3

