From c5b2e6f32bd19406c4b7f48a674062b585fa76e0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mohit Mehta <mohit.mehta@vyatta.com>
Date: Thu, 10 Apr 2008 06:26:20 +0000
Subject: Fix Bug 3069 Help strings should be standardized -help strings
 standardized in vyatta-cfg-system

---
 templates/system/syslog/global/facility/node.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'templates/system/syslog/global/facility/node.def')

diff --git a/templates/system/syslog/global/facility/node.def b/templates/system/syslog/global/facility/node.def
index 1fdaad00..cff98650 100644
--- a/templates/system/syslog/global/facility/node.def
+++ b/templates/system/syslog/global/facility/node.def
@@ -1,6 +1,6 @@
 tag:
 type: txt
-help: Configure facility for system logging
+help: Set facility for system logging
 syntax:expression: $VAR(@) in "auth", "authpriv", "cron", "daemon", "kern", "lpr", "mail", "mark", "news", "security", "syslog", "user", "uucp", "local0", "local1", "local2", "local3", "local4", "local5", "local6", "local7", "all"; "\"$VAR(@)\" is not a valid logging facility"
 update:expression: "sudo sh -c \"LVL=`echo -n $VAR(level/@) | tr '[a-z]' '[A-Z]'` && \
 FAC='$VAR(@)' ; if [ x\\$FAC == xall ]; then FAC='*'; fi && \
-- 
cgit v1.2.3

