tag:
type: txt
help: Serial console configuration
syntax:expression: pattern $VAR(@) "^tty[A-Z0-9]+$" \
    	; "console $VAR(@): not a valid tty name"
end: /opt/vyatta/sbin/vyatta_update_console.pl 
