help: Enable screen blank powersaving on VGA console

create: setterm -blank 15 -powersave powerdown -powerdown 60 \
	</dev/console >/dev/console 2>&1
delete: setterm -blank 0 -powersave off -powerdown 0 \
	</dev/console >/dev/console 2>&1
