From 7b6dc5c96511ebdb55221c54ed340733b4e8ba27 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mohit Mehta <mohit.mehta@vyatta.com>
Date: Fri, 11 Apr 2008 21:53:24 +0000
Subject: Fix Bug 3069 Help strings should be standardized - help strings
 standardized in vyatta-cfg

---
 templates/interfaces/loopback/node.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'templates/interfaces/loopback/node.def')

diff --git a/templates/interfaces/loopback/node.def b/templates/interfaces/loopback/node.def
index cc59c27..7b7a304 100644
--- a/templates/interfaces/loopback/node.def
+++ b/templates/interfaces/loopback/node.def
@@ -1,6 +1,6 @@
 tag:
 type: txt
-help: Set loopback interface name
+help: Set loopback interface
 syntax:expression: exec " \
         if [ -z \"`ip addr | grep $VAR(@) `\" ]; then \
           echo loopback interface $VAR(@) doesn\\'t exist on this system ; \
-- 
cgit v1.2.3

