From 478334deb755f9b31fccffdde92971516863dbff Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: An-Cheng Huang <ancheng@vyatta.com>
Date: Tue, 4 Dec 2007 15:58:03 -0800
Subject: "show configuration" displays active config instead.

---
 templates/show/configuration/all/node.def | 4 +---
 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)

(limited to 'templates/show/configuration/all/node.def')

diff --git a/templates/show/configuration/all/node.def b/templates/show/configuration/all/node.def
index 60fa026..12431ce 100644
--- a/templates/show/configuration/all/node.def
+++ b/templates/show/configuration/all/node.def
@@ -1,4 +1,2 @@
 help: Show running configuration (including default values)
-run: ${vyatta_sbindir}/xorp_tmpl_tool \
-        test ${vyatta_sbindir}/vyatta-output-config.pl -all
-     ${vyatta_sbindir}/xorp_tmpl_tool end_loading
+run: ${vyatta_sbindir}/vyatta-output-config.pl -all -active
-- 
cgit v1.2.3

