From fb4165b9265a9d09bf83b43e79bd698cfe9b559f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Daniil Baturin <daniil@baturin.org>
Date: Wed, 13 Jun 2018 13:01:53 +0200
Subject: T689: remove files no longer needed after merging PR#14 into vyos-1x.

---
 templates/show/hardware/pci/detailed/node.def | 2 --
 1 file changed, 2 deletions(-)
 delete mode 100644 templates/show/hardware/pci/detailed/node.def

(limited to 'templates/show/hardware/pci/detailed/node.def')

diff --git a/templates/show/hardware/pci/detailed/node.def b/templates/show/hardware/pci/detailed/node.def
deleted file mode 100644
index b76b487..0000000
--- a/templates/show/hardware/pci/detailed/node.def
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-help: Show verbose system PCI bus details
-run: lspci -vvv
-- 
cgit v1.2.3

