From 779df7e2f84b2750f33c073b2f310398d9f8a0fa Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stig Thormodsrud <stig@vyatta.com>
Date: Fri, 8 Feb 2008 15:04:40 -0800
Subject: - Fix bug 776: need "clear interface" command to clear counters - Fix
 bug 1095: Enhancement Request: "Show interface brief" command - Change
 default to "brief" if multiple interfaces can be shown - Add "detail" for
 nodes defaulting to brief - Add "brief" for nodes defaulting to detail - Fix
 vif completions that wasn't working - Remove ethtool can on vlans since it
 doesn't work

---
 templates/show/interfaces/bridge/node.def | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 templates/show/interfaces/bridge/node.def

(limited to 'templates/show/interfaces/bridge/node.def')

diff --git a/templates/show/interfaces/bridge/node.def b/templates/show/interfaces/bridge/node.def
new file mode 100644
index 0000000..006dc64
--- /dev/null
+++ b/templates/show/interfaces/bridge/node.def
@@ -0,0 +1,2 @@
+help: Show bridge interface information
+run: ${vyatta_bindir}/vyatta-show-interfaces.pl --intf-type=bridge --action=show-brief
-- 
cgit v1.2.3

