From 502696da2f17891ae46742f4ffb8d85fef476e7c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stephen Hemminger <stephen.hemminger@vyatta.com>
Date: Wed, 11 Mar 2009 17:19:52 -0700
Subject: Fix typo in shutdown cancel

Bug 4216
---
 templates/shutdown/cancel/node.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'templates/shutdown/cancel/node.def')

diff --git a/templates/shutdown/cancel/node.def b/templates/shutdown/cancel/node.def
index 6d70f54..3095c66 100644
--- a/templates/shutdown/cancel/node.def
+++ b/templates/shutdown/cancel/node.def
@@ -1,2 +1,2 @@
 help: Cancel a pending shutdown
-run: sudo /sbin/shutown -c
+run: sudo /sbin/shutdown -c
-- 
cgit v1.2.3

