help: Restart the VRRP process
run: if [ -e /etc/keepalived/keepalived.conf ] && [ -n  "`grep vyatta /etc/keepalived/keepalived.conf `" ] ; then
        sudo /opt/vyatta/sbin/vyatta-keepalived.pl --vrrp-action clear
     else
        echo VRRP not configured
     fi
