help: Restart DNS forwarding

run:
	echo "Restarting DNS forwarding..."
	sudo /opt/vyatta/sbin/vyatta-dns-forwarding.pl --restart-dnsforwarding;
	if [[ $? -eq 0 ]]; then
		echo "Success!"
	fi

