help: Restart VRRP
run: if [ -e /etc/keepalived/keepalived.conf ] && [ -n  "`grep vyatta /etc/keepalived/keepalived.conf `" ] ; then
        sudo /opt/vyatta/bin/sudo-users/vyatta-clear-vrrp.pl --vrrp-action clear_process
     else
        echo VRRP not configured
     fi