help: Show running configuration (including default values)
run: ${vyatta_sbindir}/xorp_tmpl_tool \
        test ${vyatta_sbindir}/vyatta-output-config.pl -all
     ${vyatta_sbindir}/xorp_tmpl_tool end_loading
