<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">help: Show scheduled shutdown
run: if [ -f /var/run/shutdown.pid ]
     then if [ -r /tmp/shutdown.at ]
	  then echo -n "Shutdown pending at "; cat /tmp/shutdown.at
	  else echo "Shutdown pending"
	  fi
     else echo "No shutdown pending"
     fi
</pre></body></html>