help: Show WAN load-balancing statistics
run:  if [ -f /var/load-balance/wlb.out ] ; then 
      	 sudo ${vyatta_bindir}/sudo-users/vyatta-wlb-status -n
      else
         echo WAN load balancing is not configured
      fi 

