help: Restart wan-load-balance process
run:  if [ -f /var/load-balance/wlb.out ] ; then 
      sudo /opt/vyatta/sbin/vyatta-wanloadbalance.init restart /var/load-balance/wlb.conf 2>/dev/null
      else
         echo WAN load balancing is not configured
      fi 
