From e8c48fa960f8809ce844b3ab320f70ae8894e2d2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: sever-sever <v.gletenko@vyos.io>
Date: Tue, 11 Aug 2020 11:46:44 +0000
Subject: op-mode: T2325: Check pid file before show nhrp tunnel

---
 templates-op/show/nhrp/interface/node.def | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'templates-op/show/nhrp/interface/node.def')

diff --git a/templates-op/show/nhrp/interface/node.def b/templates-op/show/nhrp/interface/node.def
index 71b9f75..c00f5e2 100644
--- a/templates-op/show/nhrp/interface/node.def
+++ b/templates-op/show/nhrp/interface/node.def
@@ -1,3 +1,3 @@
 help: Show NHRP interface connection information
 run: 
-	sudo opennhrpctl interface show || echo OpenNHRP is not running.
+	if [ -f /var/run/opennhrp.pid ]; then sudo opennhrpctl interface show; else echo OpenNHRP is not running.; fi
-- 
cgit v1.2.3

